
create table `rel_st_res` (
                              `st_code` varchar(50)  default null comment '测站代码',
                              `st_name` varchar(50)  default null comment '测站名称',
                              `res_code` varchar(50)  default null comment '水库代码',
                              `res_name` varchar(50)  default null comment '水库名称',
                              `flag` varchar(50)  default null comment '类型标识 1代表站',
                              `from_date` datetime default null comment '关系建立时间',
                              `to_date` datetime default null comment '关系终止时间'
) engine=innodb auto_increment=1 default charset=utf8mb4 collate=utf8mb4_general_ci row_format=dynamic comment='水库测站关联关系表';


create table att_res_sw (
                            res_code varchar(18) default null comment '水库代码',
                            swcd varchar(225) default null comment '溢洪道编号',
                            swnm varchar(225) default null comment '溢洪道名称',
                            lyps varchar(225) default null comment '布置位置',
                            crmt varchar(225) default null comment '控制方式',
                            wrcrel varchar(225) default null comment '堰顶高程',
                            wrcrntwd varchar(225) default null comment '堰顶净宽',
                            ofwrst varchar(225) default null comment '溢流堰型式',
                            gtst varchar(225) default null comment '闸门型式',
                            gtsz varchar(225) default null comment '闸门尺寸',
                            gtam varchar(225) default null comment '闸门数量',
                            maxds varchar(225) default null comment '最大泄量',
                            endsst varchar(225) default null comment '消能型式',
                            hseq varchar(225) default null comment '启闭设备',
                            hsgram varchar(225) default null comment '启闭机数量',
                            pwspcn varchar(225) default null comment '电源条件',
                            note varchar(256) default null comment '备注',
                            update_date datetime not null comment '记录更新时间'
)engine=innodb auto_increment=1 default charset=utf8mb4 collate=utf8mb4_general_ci row_format=dynamic comment='水库溢洪道表';



create table att_dam_base (
                              dam_code varchar(225) default null comment '大坝代码',
                              dam_name varchar(225) default null comment '大坝名称',
                              res_code varchar(225) default null comment '水库代码',
                              dam_start_long varchar(225) default null comment '水库大坝中点经度',
                              dam_start_lat varchar(225) default null comment '水库大坝中点纬度',
                              dam_loc varchar(225) default null comment '大坝所在位置',
                              if_main_dam varchar(225) default null comment '是否主坝',
                              if_yl_dam varchar(225) default null comment '是否溢流坝',
                              eng_grad varchar(225) default null comment '工程等别',
                              dam_grad varchar(225) default null comment '大坝级别',
                              dam_max_heig varchar(225) default null comment '最大坝高',
                              dam_top_len varchar(225) default null comment '坝顶长度',
                              dam_top_wid varchar(225) default null comment '坝顶宽度',
                              elev_sys varchar(225) default null comment '高程系统',
                              elev_sys_conver varchar(225) default null comment '高程转换值',
                              dam_top_elev varchar(225) default null comment '坝顶高程',
                              wvwltpel varchar(225) default null comment '防浪墙顶高程',
                              dam_type_mat varchar(225) default null comment '大坝材料类型',
                              dam_type_str varchar(225) default null comment '大坝结构类型',
                              dam_ov varchar(3000) default null comment '大坝概况',
                              note varchar(256) default null comment '备注',
                              update_date datetime not null comment '记录更新时间'
)engine=innodb auto_increment=1 default charset=utf8mb4 collate=utf8mb4_general_ci row_format=dynamic comment='水库大坝基础信息表';

ALTER TABLE rel_st_res RENAME TO dws_rel_st_res;